Visi dan Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tanggal 2 Januari 2013

Visi, Misi dan Tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Visi

Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan (Tridharma), berdaya saing sesuai kebutuhan stakeholder. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri. 3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.